INSERT INTO Bauteile (
	TXLCode, 
	OL1, OL2, OW1, OW2,
	R11, R12, R13,
	R21, R22, R23,
	R31, R32, R33,
	R41, R42, R43,
	LW, CW,
	MessComm, RauComm
) SELECT
	`3030_messdaten`.`TXLCode` AS `TXLCode`,
	`3030_messdaten`.`ol1` AS `OL1`,
	`3030_messdaten`.`ol2` AS `OL2`,
	`3030_messdaten`.`ow1` AS `OW1`,
	`3030_messdaten`.`ow2` AS `OW2`,
	`3030_messdaten`.`r11` AS `R11`,
	`3030_messdaten`.`r12` AS `R12`,
	`3030_messdaten`.`r13` AS `R13`,
	`3030_messdaten`.`r21` AS `R21`,
	`3030_messdaten`.`r22` AS `R22`,
	`3030_messdaten`.`r23` AS `R23`,
	`3030_messdaten`.`r31` AS `R31`,
	`3030_messdaten`.`r32` AS `R32`,
	`3030_messdaten`.`r33` AS `R33`,
	`3030_messdaten`.`r41` AS `R41`,
	`3030_messdaten`.`r42` AS `R42`,
	`3030_messdaten`.`r43` AS `R43`,
	`3030_rauheiten`.`lw` AS `LW`,
	`3030_rauheiten`.`cw` AS `CW`,
	`3030_messdaten`.`comment` AS `MessComm`,
	`3030_rauheiten`.`comment` AS `RauComm` 
FROM 3030_messdaten, 3030_rauheiten
WHERE
	`3030_messdaten`.`TXLCode` = `3030_rauheiten`.`TXLCode`;

